\section{La convection nuageuse profonde\label{sc:convection}}

concvl appelle \verb+cva_driver+. \verb+cva_driver+ a été créé à la
révision 879 (en 2008), lors de la mise en place de la nouvelle
physique. C'est une alternative à \verb+cv_driver+, qui fait partie de
l'ancienne physique.

Dans \verb+cva_driver+, les variables dont le nom finit par 1 sont
définies sur tout le globe. Les variables correspondantes sans le 1
sont compressées.

Dans la procédure \verb+cv3_unsat+, le calcul de b, dans le cas où
\verb+cvflag_ice+ est faux, s'écrit, avec les notations de \cite{928},
si $b > 0$ et $E \ge 0$ :
\begin{equation*}
  \frac{\ud b}{\ud p}
  = \frac{\sigma_s E}{M_p + \np{0.1} \sigma_d}
  + \frac{10 C_p T}{L_v \sigma_d \theta} \frac{\ud \theta}{\ud p}
\end{equation*}


%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "../doclmdz"
%%% End: 
