\begin{verbatim}
_______________________________________________________
aire: Aires des mailles
cv: Coefficients de passage cov <--> naturel
cu: Coefficients de passage cov <--> naturel
sig_s: sigmas aux niveaux s
s: Niveaux s
sig: Niveaux sigmas
rlatv: Latitudes aux points v
rlonv: Longitudes aux points v
rlatu: Latitudes aux points u
rlonu: Longitudes aux points u
controle: Tableau des parametres du run
-------------------------------------------------------
\end{verbatim}
