\begin{verbatim}
_______________________________________________________
ps: pression de surface moyennee 
q1: quantite de traceur 
T: temperature moyennees 
v: vents v naturels moyennes 
u: vents u naturels moyennees 
dttot: periode moyennee 
temps: temps simule 
phisinit: Geopotentiel au sol init 
aire: Aires des mailles 
cv: Coefficients de passage cov <--> naturel 
cu: Coefficients de passage cov <--> naturel 
ap: Facteur de coordonnees hybrides
bp: Facteur de coordonnees hybrides ou niveau sigma
rlatv: Latitudes aux points v 
rlonv: Longitudes aux points v 
rlatu: Latitudes aux points u 
rlonu: Longitudes aux points u 
controle: Tableau des parametres du run 
-------------------------------------------------------
\end{verbatim}
