#
#----------------------------------------------------------------------- 
#Parametres de controle du run:                                          
#------------------------------                                          

  planet_type = generic

  prt_level = 300

  debug = .true.

# Nombre de jours d'integration                                         
     nday=11

# nombre de pas par jour (multiple de iperiod) ( ici pour dt = 1 min )      
 day_step = 480

# periode pour le pas Matsuno (en pas)                                  
  iperiod=5

# periode de stockage fichier histmoy (en jour)                         
 periodav=10.

# periode de la dissipation (en pas)                                    
  idissip=5

# choix de l'operateur de dissipation (star ou  non star )              
 lstardis=.true.

# avec ou sans coordonnee hybrides
 hybrid=.true.

# nombre d'iterations de l'operateur de dissipation   gradiv            
nitergdiv=1

# nombre d'iterations de l'operateur de dissipation  nxgradrot          
nitergrot=2

# nombre d'iterations de l'operateur de dissipation  divgrad            
   niterh=2

# temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v (gradiv)  
 tetagdiv=8000.

# temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour u,v(nxgradrot)
 tetagrot=8000.

# temps de dissipation des plus petites long.d ondes pour  h ( divgrad) 
 tetatemp=8000.

# coefficient pour gamdissip                                            
  coefdis=0.

# choix du shema d'integration temporelle (Matsuno ou Matsuno-leapfrog) 
  purmats=.false.

# avec ou sans physique                                                 
   physic=.true.

# periode de la physique (en pas)                                       
  iphysiq=10

# choix d'une grille reguliere                                          
  grireg=.true.

# frequence (en pas) de l'ecriture du fichier diagfi               
 ecritphy=48

# Avec sponge layer
  callsponge  = .false.
 
# Sponge:  mode0(u=v=0), mode1(u=umoy,v=0), mode2(u=umoy,v=vmoy)
  mode_sponge= 0

# Sponge:  number of sponge layers
  nsponge= 40

# Sponge:  tetasponge (secondes)
  tetasponge = 100

# some definitions for the physics, in file 'callphys.def'
INCLUDEDEF=callphys.def
