    5.0000     H: atmospheric scale height (km)
    0.0040
    0.0180
    0.0400
    0.1000
    0.2282
    0.4604
    0.9070
    1.7363
    3.1904
    5.5
    8.
   11.
   14.
   17
   20.
   24.
   28.
   32.
   36.
   40.
   44.
   48.
   52.
   56.
   60.
   64.
