0.8
0.00001

0.8
0.00003
pas mal mais crash apres 3 jours

0.8
0.00002
timide

0.8
0.00005
commence a etre pas mal
mais crash au bout de 2 jours
simu presentee en conf

0.8
0.0001
results marche

0.8
0.0002

0.8
0.00025
pas trop quoique tau=10

0.8
0.0005
trop tau=60!


0.8
0.0002
pas assez

0.5
0.0002
plante

10.
0.000001

0.5     !! ulim
0.002   !! alpha

10.
0.000001

0.5
0.002

0.5
0.005

0.5
0.001

0.5
0.05

0.6
0.1

0.6
1.

1.061
1.
